 -1.155262262E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  7.291800E+00  dx in pixels
 -9.388700E+00  dy in pixels
      1.011959  scalx
      1.026490  scaly
        25.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
