 -1.118242720E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  3.030100E+00  dx in pixels
 -1.195340E+01  dy in pixels
      1.017238  scalx
      1.020100  scaly
        25.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
