 -1.153874872E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  5.193204E-02  dx in pixels
  1.521763E-02  dy in pixels
      1.022495  scale x
      1.024911  scale y
       100.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
