 -1.188424843E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  8.130200E+00  dx in pixels
 -9.018500E+00  dy in pixels
      1.014616  scalx
      1.022516  scaly
        25.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
