 -1.252208753E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.455400E+00  dx in pixels
 -9.768500E+00  dy in pixels
      1.013987  scalx
      1.023933  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
