 -1.017543572E-02  1.332331618E-03  2.666982696E-04  4.900310666E-04  rotation in radian
 -5.036212E+00  dx in pixels
 -1.969660E+01  dy in pixels
      1.014293  scalx
      1.021938  scaly
        16.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
