 -9.591834444E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  4.829800E+00  dx in pixels
 -1.060400E+01  dy in pixels
      1.017972  scalx
      1.019577  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
