 -1.013475956E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -7.167009E+00  dx in pixels
 -1.932636E+01  dy in pixels
      1.016087  scalx
      1.020079  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
