 -1.182769456E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.518600E+00  dx in pixels
 -8.815800E+00  dy in pixels
      1.018078  scalx
      1.018879  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
