 -1.054244373E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -8.297812E+00  dx in pixels
 -1.951718E+01  dy in pixels
      1.012618  scalx
      1.023974  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
