 -1.114598304E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.452300E+00  dx in pixels
 -1.123700E+01  dy in pixels
      1.017389  scalx
      1.019316  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
