 -1.086747826E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  2.165900E+00  dx in pixels
 -1.331330E+01  dy in pixels
      1.014841  scalx
      1.021496  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
