 -1.138930620E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  2.033500E+00  dx in pixels
 -1.019160E+01  dy in pixels
      1.016771  scalx
      1.020035  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
