 -1.156810863E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.145300E+00  dx in pixels
 -9.410400E+00  dy in pixels
      1.018113  scalx
      1.018859  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
