 -1.166239141E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  7.023677E-02  dx in pixels
 -1.446792E-01  dy in pixels
      1.025881  scale x
      1.023451  scale y
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
