 -1.033812280E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -6.652962E+00  dx in pixels
 -1.627971E+01  dy in pixels
      1.015877  scalx
      1.020918  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
