 -1.033059901E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -8.801686E+00  dx in pixels
 -1.915100E+01  dy in pixels
      1.012675  scalx
      1.024001  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
