 -1.192875898E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  2.596592E-02  dx in pixels
 -1.951114E-01  dy in pixels
      1.021854  scale x
      1.027562  scale y
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
