 -1.155560226E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  5.998200E+00  dx in pixels
 -8.455100E+00  dy in pixels
      1.016686  scalx
      1.019553  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
