 -1.079744666E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.357100E+00  dx in pixels
 -1.296430E+01  dy in pixels
      1.013206  scalx
      1.023489  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
