 -1.088396787E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  8.174250E-02  dx in pixels
 -1.885235E-01  dy in pixels
      1.021113  scale x
      1.028373  scale y
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
