 -8.994048480E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -6.910706E+00  dx in pixels
 -2.450604E+01  dy in pixels
      1.013454  scalx
      1.022969  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
