 -1.086304848E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.482900E+00  dx in pixels
 -1.300730E+01  dy in pixels
      1.014850  scalx
      1.021002  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
