 -1.196669562E-02 -9.332074006E-04 -3.061805919E-05  1.373904262E-05  rotation in radian
  2.535500E+00  dx in pixels
 -1.093850E+01  dy in pixels
      1.016247  scalx
      1.020940  scaly
        16.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
