 -1.172327333E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  2.621200E+00  dx in pixels
 -1.098230E+01  dy in pixels
      1.017965  scalx
      1.018956  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
