 -1.061310699E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -7.512164E+00  dx in pixels
 -1.965796E+01  dy in pixels
      1.012911  scalx
      1.024575  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
