 -1.085288098E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -5.281977E+00  dx in pixels
 -1.671853E+01  dy in pixels
      1.015182  scalx
      1.020710  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
