 -1.173891568E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  7.155800E+00  dx in pixels
 -1.000080E+01  dy in pixels
      1.016974  scalx
      1.019712  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
