 -1.158827748E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  5.692979E-02  dx in pixels
  5.124640E-02  dy in pixels
      1.023765  scale x
      1.023684  scale y
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
