 -1.672142522E-02  7.901999304E-03  4.507077493E-03  6.615210666E-03  rotation in radian
  2.256969E-01  dx in pixels
 -2.610950E+01  dy in pixels
      1.014505  scalx
      1.022466  scaly
        16.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
