 -1.823286222E-02  7.901999304E-03  4.507077493E-03  6.615210666E-03  rotation in radian
  2.474600E+00  dx in pixels
 -1.818030E+01  dy in pixels
      1.015903  scalx
      1.020636  scaly
        16.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
