 -1.106301918E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.768900E+00  dx in pixels
 -1.421200E+01  dy in pixels
      1.013188  scalx
      1.023639  scaly
        25.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
