 -1.116373427E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  8.188000E+00  dx in pixels
 -1.251270E+01  dy in pixels
      1.014533  scalx
      1.022304  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
