 -9.647626340E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -4.330350E+00  dx in pixels
 -2.076934E+01  dy in pixels
      1.015749  scalx
      1.021522  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
