 -1.118310334E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  2.499800E+00  dx in pixels
 -1.292150E+01  dy in pixels
      1.017100  scalx
      1.019847  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
