 -1.112324989E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  2.826900E+00  dx in pixels
 -1.029850E+01  dy in pixels
      1.023149  scalx
      1.014690  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
