 -9.954393190E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  7.317602E-01  dx in pixels
 -1.874709E+01  dy in pixels
      1.014671  scalx
      1.021907  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
