 -1.102762219E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  7.640200E+00  dx in pixels
 -1.318450E+01  dy in pixels
      1.016327  scalx
      1.020236  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
