 -1.121124834E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  3.677600E+00  dx in pixels
 -1.518290E+01  dy in pixels
      1.014488  scalx
      1.022032  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
