 -1.154710476E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  3.666700E+00  dx in pixels
 -1.004480E+01  dy in pixels
      1.015888  scalx
      1.020287  scaly
        25.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
