 -1.113420204E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.773700E+00  dx in pixels
 -1.505560E+01  dy in pixels
      1.018703  scalx
      1.017819  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
