 -1.179095877E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  6.284600E+00  dx in pixels
 -1.351060E+01  dy in pixels
      1.017480  scalx
      1.019035  scaly
        25.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
