 -1.007489326E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  2.755584E+00  dx in pixels
 -2.206551E+01  dy in pixels
      1.015997  scalx
      1.019982  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
