 -1.128147926E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  6.896500E+00  dx in pixels
 -1.515610E+01  dy in pixels
      1.017758  scalx
      1.018418  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
