 -1.031880414E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.005867E+00  dx in pixels
 -1.909784E+01  dy in pixels
      1.014374  scalx
      1.022160  scaly
         4.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
