 -1.147218114E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  7.643300E+00  dx in pixels
 -1.348660E+01  dy in pixels
      1.016157  scalx
      1.020827  scaly
         4.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
