 -1.176468245E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.876100E+00  dx in pixels
 -1.387870E+01  dy in pixels
      1.016781  scalx
      1.020652  scaly
        25.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
