 -1.068301893E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  6.109700E+00  dx in pixels
 -1.394430E+01  dy in pixels
      1.015889  scalx
      1.021370  scaly
         9.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
