 -1.004812022E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.141212E+00  dx in pixels
 -2.225371E+01  dy in pixels
      1.012315  scalx
      1.024161  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
