 -1.024925787E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -2.120969E+00  dx in pixels
 -2.100304E+01  dy in pixels
      1.015575  scalx
      1.020848  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
